WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theatre Royal Haymarket
Kategorie: Theater
Ort: London
- 1821 nach Plänen von John Nash am Haymarket errichtetes Theater (Ersatz für das 1820 geschlossene Little Theatre am Haymarket); Eröffnung: 4. Juli 1821
- mehrfache grundlegende Umbauten
- heute hauptsächlich als Musical-Theater genutzt