WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Royal Hospital for Seaman; Old Royal Naval College
Kategorie: Marinehospital
Ort: Greenwich
- Marinehospital für alte und verwundete Seeleute, errichtet zu Beginn des 18. Jahrhunderts (Einzug der ersten Pensionäre bereits 1705, Abschluss der Bauarbeiten mit der Kapelle im Queen Mary Court erst 1752, Kapelle nach Brand 1772 ab 1779 neu gestaltet), Entwürfe: Christopher Wren und Nicholas Hawksmoor (nach Vorlagen von John Webb)
- im westlichen King William Court der ehemalige Speisesaal (Painted Hall) mit Decken- und Wandgemälden von James Thornhill (Deckengemälde: Triumph der protestantischen Thronfolge)
- 1869 Schließung des Hospitals, von 1873 bis 1998 Sitz des Royal Naval College
- heute zur Greenwich University gehörig
- seit 1997 Weltkulturerbe der Unesco