WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zur Krone
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Schaffhausen
- Haus Vordergasse 52, benannt nach dem Besitzer Adam Cron
- seit dem frühen 15. Jahrhundert Gasthof (erstmals erwähnt 1489)
- heute Hotel Kronenhof