WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Freemason’s Tavern
Kategorie: Freimaurerloge
Kategorie: Gesellschaftshaus
Ort: London
- 1775 im Londoner West End (61‒65, Great Queen Street; offenbar als Ersatz für eine ältere Freemason’s Tavern) unter Thomas Sandby als Freimaurer-Logenhaus für die Premier Grand Lodge errichtet (ab 1813 United Grand Lodge)
- diente nicht nur als Freimaurerloge, sondern auch als Treffpunkt für verschiedene Organisationen und als Konzertstätte
- 1909 abgerissen für den Bau der Connaught Rooms