WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Nestler, Carl Nestler, Carl Peter[^1]
[^1: - zweiter Bürgermeister von Mannheim (Wiederwahl 1. Nov. 1851)
- von Dezember 1849 bis 1872 Verrechner des Pensionsfonds des Hof- und Nationaltheaters Mannheim
- 1849/50 Präsident der Mannheimer Liedertafel
- 1857/58 als Rentmeister Vertreter der Stadt beim Landtag]