WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kunert, Julius
sex: m
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Brünn
residence: Bukarest
residence: Agram
- 1829 bis 1835 erster Tenor am Theater Brünn, Debüt als Max im Freischütz, sang in der der dortigen Erstaufführung des Oberon (10. Oktober 1831) den Hüon; heiratete 1832 seine Kollegin Sophie Dunst
- 22. Februar 1835 Gastauftritt als Tamino an der Wiener Hofoper
- 1835 Wechsel des Ehepaars ans deutsche Theater in Bukarest
- 1839 mit Ehefrau in Wien (Gastauftritte im Theater in der Josephstadt)
- 1840/41 am Theater in Agram, Fach: erste und zweite Tenorpartien, dort 1842 noch Gesangslehrer, 1846/47 Kapellmeister der Posse und Chordirektor