WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Franz, Friedrich; Franz, Johannes Friedrich Traugott; Frantz, Friedrich
identifier: 1284730379
birth: 1787-01-04, Dresden
death: 1846-03-06, Dresden
sex: m
occupation: Violinist
residence: Dresden
- Sohn des königlichen Küchenmeisters August Traugott Franz und dessen Frau Johanna Friederike, geb. Werther
- Ausbildung ab 1807 bei Spohr in Gotha
- wirkte 1814 bis 1816 unentgeltlich in der höfischen Kirchenmusik mit
- erwies sich 1816 beim Probespiel für die Hofkapelle als ein brauchbarer tutti-Spieler [...], welcher bey fortgeseztem Fleiß sich noch vervollkommnen dürfte
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von Dezember 1816 bis zum Tod