WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mäcke, Johann Gottlieb
birth: 1760-12-25
death: 1823-12-26, Chemnitz
sex: m
occupation: Stadtmusikus
residence: Chemnitz
- von Oktober 1799 bis zu seinem Tod einer der Stadtmusici in Chemnitz, ab 1803 oberster Stadtmusikus (Meister)
- verheiratet mit Johanna Christiane, geb. Braun; Kinder: Carl, Therese, Ernestine, Ernst