WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116430427 Reiss, Carl Reiß, Carl Heinrich Adolf[^1]
[^1: - Sohn des Arztes Michael Wilhelm Reiss (1792–1876)
- bereits 14jährig Auftritte als Pianist in Frankfurt/Main
- um 1849 Chordirektor der Mainzer Liedertafel
- erste kurze Tätigkeiten als Theaterkapellmeister in Basel (1852/53), Würzburg (1854), Mainz (1855/56)
- 1857 bis 1880 Kapellmeister am Hoftheater Kassel
- 1881 bis 1886 Kapellmeister in Wiesbaden
- lebte danach wieder in Frankfurt/Main]