WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1089913818 Forcart, Johann Rudolf Forcart Bachofen, Johann Rudolf Forkart Bakofen, Johann Rudolf[^1]
[^1: - Sohn von Johann Rudolf Forcart (1749–1834) und Esther Weiß (1757–1789); jüngerer Bruder von Dietrich Forcart Merian; Schwager von Johannes Merian Forcart und Johann Jacob Fischer Forcart
- seit 8. Mai 1799 verheiratet mit Anna Maria Bachofen (1781–1801); gemeinsamer Sohn: Johann Rudolf Forcart (1800–1860)]