WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116699868 Rüthling, Ferdinand Rüthling, Johann Friedrich Ferdinand[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers und Sängers Hermann Friedrich Rüthling (1758/52–1811); Taufpate war F. Fleck
- seit 1798 in Kinderrollen am Berliner Nationaltheater besetzt (ebenso der jüngere Bruder Leopold); gefördert durch A. W. Iffland
- von 1811 bis zum Tod Schauspieler an den Königlichen Schauspielen in Berlin
- Sohn Paul Rüthling war als Schauspieler von 1852 bis 1871 in Stuttgart tätig]