WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kramer, Christian[^1]
[^1: - Sohn des hannoverschen Hautboisten Johann Heinrich Wilhelm Kramer; musikalische Ausbildung beim örtlichen Stadtmusiker
- nach 1800 für die Kapelle des Konteradmirals John Willet Payne angeworben, wechselte bald darauf in die Kapelle von George, Prince of Wales, in Brighton, 1810 Leiter der Kapelle (auch nach dessen Thronbesteigung 1820)
- 1829 zusätzlich Master of the King’s Music
- nicht verwandt mit Johann Baptist und Franz Cramer]