WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Beil, Louise; Ziegler, Luise
birth: 1765, Mannheim
death: 1840-06-10, Mannheim
sex: f
occupation: Schauspielerin
residence: Mannheim
- Tochter des Hofgerichtsregistrators Franz Ziegler; Schwester von Caroline Beck, geb. Ziegler (1766/67–1784), der ersten Ehefrau von Heinrich Beck
- seit 1787 Ehefrau von Johann David Beil; gemeinsamer Sohn: Karl Theodor Beil (1788–1867, Schauspieler, Dramatiker)
- von März 1795 bis November 1828 als Schauspielerin am Mannheimer Theater tätig