WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wölfl, Therese Klemm, Therese Schmidt, Therese[^1]
[^1: - 1798 Heirat mit Joseph Wölfl, 1799 Geburt eines Sohnes, baldige Trennung des Ehepaars
- Februar 1803 Gastauftritte am Frankfurter Theater, anschließend dort engagiert; lt. AmZ 1804 (Sp. 402) unter den weniger bedeutenden Sängerinnen des Ensembles genannt
- heiratete nach Wölfls Tod (1812) den ersten Oboisten des Frankfurter Orchesters Hrn. Schmidt]