WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1049998286 Ungern-Sternberg, Gustav Jacob Friedrich von[^1]
[^1: - Sohn von Christian Renatus von Ungern-Sternberg (1746–1808) und dessen Frau Anna Margareta, geb. Drummond (1751–1803)
- verheiratet mit Juliane geb. Freiin von Uexküll-Güldenband (1779–1857)
- bei Fambach Theater Mannheim (S. 537) fälschlich als Intendant des Mannheimer Nationaltheaters bezeichnet; Verwechslung mit Wilhelm von Ungern-Sternberg]