WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118607413 Schick, Margarethe Luise Hamel, Margarethe Louise[^1]
[^1: - Tochter des Fagottisten Johann Nepomuk Hamel (1728–1792) und dessen Frau Juliana, geb. Keller (geb. 1745); Schwester von Margarethe Lanz
- Gesangsausbildung in Mainz und Würzburg
- ab 1784 Hofsängerin in Mainz, 1788 Bühnendebüt in Mainz; von dort aus auch Auftritte in Frankfurt/Main
- seit 1789 verheiratet mit Ernst Schick
- im Winter 1792/93 gemeinsam mit dem Ehemann in Frankfurt/Main; dort vom preußischen König für die italienische Hofoper in Berlin engagiert, in Berlin ab 1794 auch am deutschen Nationaltheater als Sängerin tätig (bis zum Tod); von Berlin aus Gastauftritte in Hamburg (März 1794), Breslau (Juni/Juli 1800) und Magdeburg (September 1800)]