WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Holzmiller, Eduard Holzmüller, Eduard[^1]
[^1: - Ausbildung zum Mediziner
- 1826 Theaterdebüt in Breslau
- Februar 1829 bis April 1830 am Kärntnertortheater in Wien, sang in der dortigen Erstaufführung des (originalen) Oberon (Februar 1829) anfangs ohne Erfolg den Hüon und wechselte dann zur Titelpartie; mehr Erfolg hatte er als Max im Freischütz; lt. Ferdinand von Seyfried war er zu dieser Zeit ein junger Mann von blühender Schönheit mit einer gewinnende[n] Persönlichkeit und einer schöne[n] bildungsfähige[n] Stimme
- 1830 bis 1836 am Königsstädtischen Theater in Berlin
- 1836 bis 1842 erster Tenor am Hoftheater Hannover, verfügte laut Marschner über einen nicht hohen, aber dennoch vortrefflichen Tenor, dessen Romanzen- und Liedvortrag wohl selten übertroffen werden mag
- danach vorrangig als Konzertsänger (noch 1853) und Pädagoge tätig
- komponierte Lieder (2 Sammlungen erschienen bei Bachmann, Hannover)]