WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hierlinger, Willibald Joseph Matthias von; Hirrlinger, Willibald Joseph Matthias von
sex: m
occupation: Oberregierungsrat
residence: Stuttgart
residence: Ulm
- Sohn von Johann Carl von Hierlinger (1722–1811); Bruder von Johann Franz von Hierlinger (1769–1841) und Joseph von Hierlinger (geb. 1776)
- ab 1807 Oberregierungsrat im Regiminal-Departement des Oberregierungs-Kollegiums in Stuttgart, 1812/13/15 Oberregierungsrat im Departement des Innern (Sektion der inneren Administration, zugleich Mitglied der Lehens-Sektion)
- ab 1817 Vizedirektor bei der Regierung des Donaukreises in Ulm