WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dunst, Sophie Schätzl, Sophie Kunert, Sophie[^1]
[^1: - verheiratet mit Franz Dunst
- 1820/21 unter Direktor Hensler in Preßburg und Baden bei Wien, Fach: naive Liebhaberinnen, erste und zweite Partien in der Oper
- 1821/22 am Ständischen Theater Graz, Fach: erste muntere und naive Rollen im Schauspiel, zweite und dritte Partien in der Oper; sang in der dortigen Erstaufführung des Freischütz (24. Juni 1822) das Ännchen
- 1824 bis 1826 am Josephstädter Theater in Wien, dann angeblich Wechsel nach Graz, gastierte aber im August 1826 nochmals am Josephstädter Theater als Mad. Dunst aus Preßburg
- 1828 ans Theater in der Leopoldstadt in Wien engagiert (aus Graz kommend)
- März 1830 Direktorin des Theaters Agram, von dort Wechsel über Cilli (Juli 1830) nach Laibach, dort Abgang von der Bühne wegen angeblich bevorstehender Eheschließung angekündigt, gab aber am 29. Januar sowie 26. März 1831 noch Benefizvorstellungen
- 1831 bis 1835 am Theater Brünn, von dort aus Gastauftritte u. a. in Olmütz (Frühjahr 1832), Prag (Sommer 1833)
- 1832 Heirat mit dem Tenor Julius Kunert, 1835 gemeinsamer Wechsel nach Bukarest ans deutsche Theater
- Sommer 1839 mit Ehemann in Wien
- 1840/41 am Theater Agram
- 1841/42 am Theater in Lugos
- starb 1845 in Preßburg nach einem Schlaganfall, den sie während einer Vorstellung auf dem dortigen Sommertheater hatte]