d: 14t um 10 Uhr GeneralProbe Joh. v: Paris. Nachtische zur Funk, mit ihr gesungen[^1]. Abends zu Hause. geschrieben an Rochlitz. Ofenreinigen 2. 6.

[^1: Möglicherweise in Vorbereitung der Aufführung am 16. November 1818.]