d: 3t gearbeitet. Abends Medea[^1].

[^1: In der Erstaufführung der Oper von S. Mayr sangen G. Benincasa (Creonte), C. Tibaldi (Egeo), L. Sandrini (Medea), G. Cantù (Giasone), F. Funk (Creusa), F. Löbel (Evandro), C. Miksch (Ismene) und G. Decavanti (Tideo).]