Der Erste Februar. ins Theater. um ½ 12 Uhr GeneralProbe der Missa von Benelli. um 4 Uhr Litaney Schuster. dann wieder Kaufmann von Venedig[^1]. Brief von Mlle. Pohlmann[^2] und Fridericy erhalten 2. 6.

[^1: Probe für die abendliche Premiere, zu der Weber einen Chor beigesteuert hatte. Den Shylock spielte F. A. Werdy. Laut Tagebuch der deutschen Bühnen, Jg. 6, Nr. 3 (März 1821), S. 122 Mit ausgezeichnetem Beyfall gegeben.]

[^2: Die Sängerin hoffte möglicherweise, auf ihrer Gastspielreise nach bzw. von Breslau (Auftritte 31. Juli bis 13. September 1821) auf Auftrittsmöglichkeiten in Dresden.]