WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lampery, Giovanni
birth: 1748/1752
death: 1829-12-28, Berlin
sex: m
occupation: Sänger (Bariton)
residence: Berlin
1788 bei der Opera buffa in Potsdam engagiert und dort 1795 (oder 1799) pensioniert, sang jedoch noch bis 1816 (oder 1826) in Konzerten.