WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rosenberg, Friedrich August [Beleuchtungs-Inspektor am Dresdner Hoftheater (ihm waren in der Regel 2 bis 3 Beleuchter und 2 Gehilfen untergeordnet)]