WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Taschenberg, Carl Gottlob
identifier: 1209694360
birth: 1767-09-10
sex: m
occupation: Violinist
residence: Dresden
- Sohn des Geigers Carl Gottlob Taschenberg, der von 1771 bis zum Tod 1800 Mitglied der Dresdner Hofkapelle war
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von ca. 1809 bis 1830