WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

135486408 Nicholson, Charles[^1]
[^1: - Sohn eines Flötisten, Unterricht beim Vater
- 1816 bis 1836 erster Flötist der Philharmonic Society in London
- ab 1822 erster Flötenlehrer der Royal Academy of Music
- Soloflötist in verschiedenen Theaterorchestern in London, u. a. an der Italienischen Oper
- lt. Harmonicon, Nr. 32 vom August 1825 (Advertisements) als Orchestermusiker am Second Yorkshire Musical Festival (13. September 1825) beteiligt
- als Orchestermusiker an Webers Konzert am 26. Mai 1826 in London beteiligt
- lt. Harmonicon, Nr. 47 vom November 1826, S. 217 als Orchestermusiker am Birmingham Musical Festival (3.–6. Oktober 1826) beteiligt
- 1836 Flutist of the King]