WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hartmann, Wilhelm[^1]
[^1: - laut Costenoble war er Sohn der Schauspielerin Hartmann, die ab 1789 bei G. F. W. Großmann und 1797 am Theater Magdeburg engagiert war
- von November 1807 bis 1817 am Hoftheater Stuttgart, Fach: Liebhaber, spielte u. a. die Titelpartien in Schillers Don Carlos und Goethes Torquato Tasso (Premiere 13. Juni 1817); ein Hr. Hartmann d. ä. (vielleicht der Vater?) sang im Chor
- heiratete spätestens 1809 seine Kollegin Dem. Gauß
- 1817 bis 1824 Schauspieler (Fach: erste Liebhaber, Helden und Charakterrollen) und später (mindestens ab 1820) auch Regisseur bei der Gesellschaft von Sophie Walther in Braunschweig, Dessau, Rudolstadt, Magdeburg, Halle und Halberstadt; Benefizvorstellungen in Magdeburg u. a. am 8. Januar 1822, 10. März und 3. Oktober 1823, 26. Februar 1824, sprach diverse Prologe zu Spielzeiteröffnungen; Abschiedsanzeige in der Magdeburgischen Zeitung vom 15. Juni 1824: ein Vater, und eine Frau, die mit mir 15 Jahre die Stürme des Lebens getheilt, ruhen hier, Friede mit ihrer Asche! (demnach wollte er Magdeburg bereits am 16. Juni verlassen; wirkte dort aber am 12. September 1824 noch an einer musikalisch-dramatischen Darstellung mit)
- ab 1824/25 in zweiter Ehe verheiratet mit Sophie Walther
- von 1825 bis zur Pensionierung (1. April 1850) Schauspieler an den Königlichen Schauspielen in Berlin]