WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kaselitz, Gottfried Christian Günther[^1]
[^1: - 1781 in Stralsund tätig, 1782 bei der Tillyschen Gesellschaft
- 1785 bis 1787 unter Joseph Bellomo in Weimar
- von 1787 bis zum Tod am Berliner Nationaltheater / den Königlichen Schauspielen tätig
- verheiratet mit Charlotte Henriette, geb. Böhm (geb. 1760)]