WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rehfeld, Carl Friedrich Wilhelm
birth: 1787-11-07, Berlin
death: 1846
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Tänzer
residence: Berlin
von 1809 bis 1836 am Berliner Nationaltheater / den Königlichen Schauspielen tätig