WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Görgl, Eliese[^1]
[^1: - verheiratet mit dem Kapellmeister Wenzel Leopold Görgl
- 1824/25 Sängerin am Theater in Ofen; von dort aus Konzertauftritt im Wiener Musikverein am 3. Mai 1825
- erste Sängerin bei der reisenden Theatergesellschaft unter Direktion von Friedrich Heinze, mit dieser von Dezember 1825 bis Februar 1826 in Pirna, sang u. a. Agathe im Freischütz; gab dort außerdem mit ihrem Mann zwei Konzerte (28. Januar und 4. Februar 1826)
- 24. Mai 1826 Konzert in Bayreuth, 20., 21. und 23. Juni 1826 Konzerte in Nürnberg
- 1827 erste Sängerin am Theater Bamberg, von dort aus Konzertauftritt in Erlangen am 12. Januar 1827
- 1827 bis 1829 zweite Sängerin am Theater Klagenfurt unter Direktor Carl Meyer; danach offenbar Trennung vom Ehemann
- 1830 in Triest, am Theater Laibach (Debüts als Amenaide in Tancred und Prinzessin in Johann von Paris), im Sommer Auftritte in Cilli (u. a. als Agathe)]