WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grimminger, Mad.[^1]
[^1: - verheiratet mit Johann Grimminger
- mit ihrem Ehemann ab 1810 am Hoftheater Karlsruhe; gab komische Weiber im Schau- und Singspiel; ab 1815 auch Garderoben-Oberaufseherin
- starb nach dreijähriger Krankheit in der Pforzheimer Irrenanstalt]