WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bargiel, Cäcilie
birth: 1831-07-21, Berlin
death: 1910-04-22, Waldsieversdorf
sex: f
Schwester von Woldemar Bargiel; Halbschwester Clara Schumanns