WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Glock, Christian Gottlieb
identifier: 1012524094
birth: 1801-11-16, Ostheim vor der Rhön
death: 1881-09-02, Ostheim vor der Rhön
sex: m
occupation: Arzt
residence: Ostheim vor der Rhön
- Sohn des Kantors Johann Georg Glock (1779–1865) und dessen Frau Margarethe Elisabetha Friederike, geb. Vogt (1778–1856)
- studierte 1820–1823 zunächst Theologie, Philosophie und dann Medizin in Leipzig sowie anschließend in Gießen (Promotion 12. Oktober 1833)
- seit 26. September 1834 verheiratet mit Constanze Sophie, geb. Troitsch (1810–1842)
- ließ sich in Ostheim als praktischer Arzt nieder, später auch Bürgermeister
- gründete eine Liedertafel, die er auch leitete