WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kaufmann, Matthias Joseph Maria
birth: 1751-08-31, Bonn
death: 1811-10-09, 1811-10-19, Bonn
sex: m
occupation: Jurist (Richter)
occupation: Hofkammerrat
occupation: Schöffenbürgermeister
residence: Bonn
residence: Endenich
- Sohn des Ratsbürgermeisters Peter Joseph Kaufmann (1702–1767), Bruder von Anna Maria Kauhlen, geb. Kaufmann (1740–1795)
- seit 21. Dezember 1782 verheiratet mit Marianne Henriette, geb. Rubens (1760–1839)
- Vorbesitzer des 1790 in Endenich erbauten Landhauses, das später Dr. Franz Richarz erwarb, um dort seine Nerven-Heilanstalt einzurichten