WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schumann, Ludwig
birth: 1848-01-20, Dresden
death: 1899-01-09, Colditz
sex: m
2. Sohn (5. Kind) von R. und C. Schumann, war von 1870 bis zu seinem Tode in der Landes-Nervenheilanstalt Colditz, zuletzt erblindet