WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schumann, Ludwig [2. Sohn (5. Kind) von R. und C. Schumann, war von 1870 bis zu seinem Tode in der Landes-Nervenheilanstalt Colditz, zuletzt erblindet]