WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

102463077 BachDigitalPerson_agent_00001975 Eckelt, Johann Valentin [ab 1697 Organist der Liebfrauenkirche in Wernigerode; ab 1701 Organist der Trinitatiskirche in Sondershausen.]