WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fischer, Wilhelm Fischer, Carl August Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn von Wilhelm Fischer und dessen Frau Ernestine, geb. Knobloch (1788─1845)
- nach Buchhändlerausbildung ein Jahr als Angestellter in einer Berliner Buch-und Musikalienhandlung tätig
- Oktober 1839 bis 1840 Mitglied des Opernchores in Dresden
- erfolglose Versuche als Solist (Tenor-Buffo); danach Musikstudium
- 1845 bis 1847 Musikdirektor am Stadttheater Köln unter Direktor Friedrich Spielberger
- 1847 bis Anfang 1848 zweiter Musikdirektor und Chordirektor am Theater Mainz unter Direktor Wilhelm Löwe
- am 26. September 1847 in Dresden Heirat mit Marie (Louise) Scheibe (1827─1897)
- Februar 1848 bis Juni 1853 Chordirektor am Hoftheater Kassel auf Empfehlung von Richard Wagner (vgl. dessen Brief an L. Spohr vom 27. Dezember 1847)
- ab Juli 1853 zunächst Musikdirektor, dann von Juli 1856 bis zum Tod 1862 als Nachfolger seines Vaters Chordirektor am Hoftheater Dresden]