WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mager, Dem. [vom 1. August 1818 bis ca. 1821 Choristin am Dresdner Hoftheater; gelegentlich auch in Solorollen eingesetzt]