WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stötzer, Friedrich; Stötzer, Johann Friedrich Gottlieb
birth: 1773-10-01/1773-11-30
death: 1853-03-04, Coburg
sex: m
occupation: Kammermusikus
occupation: Musikdirektor
residence: Coburg
- Sohn des Coburger Kammermusikus Johann Friedrich Gottlieb Stötzer (dort tätig von 1782 bis 1824)
- seit 1801 Kammermusikus, seit 1817 Musikdirektor der Hofkapelle in Coburg
- 24. November 1807 Heirat mit Maria, verw. Göbel (geb. Fugmann?)
- 19. September 1814 Geburt des Sohnes Eduard Carl, 27. Oktober 1820 Geburt des Sohnes August Carl Wilhelm, 14. Januar 1825 Geburt des Sohnes Friedrich Christian Sophian
- 9. August 1860 Tod der Witwe Marianne Stötzer, geb. Fugmann (mit 78 Jahren, 28 Wochen)