WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kühnau, Johann Friedrich Wilhelm
identifier: 1051903955
birth: 1780-06-29, Berlin
death: 1848-01-01, Berlin
sex: m
occupation: Organist
residence: Berlin
Sohn von Johann Christoph Kühnau; ab 1814 als Organist an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin.