WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mainberger, Johann Christoph
identifier: 132579510
identifier: BachDigitalPerson_agent_00003546
birth: 1750-08-07, Nürnberg
death: 1815-04-21, Nürnberg
sex: m
occupation: Organist
occupation: Kapellmeister
occupation: Komponist
residence: Nürnberg
Organist der Lorenzkirche in Nürnberg.