WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Nehrlich, Johann Peter Theodor
identifier: 1041637667
identifier: BachDigitalPerson_agent_00000404
birth: 1770, Erfurt
death: 1817, Moskau
sex: m
occupation: Pianist
occupation: Organist
occupation: Musikpädagoge
occupation: Komponist
residence: Göttingen
residence: Dorpat
residence: Moskau
residence: St. Petersburg
Ab 1814 Organist der Kathedrale St. Peter und Paul in Moskau.