WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1179856171 Pape, Louis Pape, Johann Christian Ludwig[^1]
[^1: - zweiter Sohn des Ratsmusikanten Johann August Pape (1761–1838) und dessen Frau Anna, geb. Westphal (1770–1842)
- musikalische Ausbildung beim Organisten Matthias Anderas Bauck (1765–1835)
- 1818 Hornist der Jägerkompanie des Lübecker Bürgermilitärs
- 1824/25 Geiger des Gewandhausorchesters und Theatermusiker in Leipzig
- anschließend Orchestermusiker (Violine) in Berlin (Königsstädtisches Theater), Hannover, Frankfurt/Main (1831)
- von August 1835 bis September 1842 Stadtmusiker in Lübeck
- ab 1842 in Bremen ansässig
- 1843 Ernennung zum oldenburgischen Hofkomponist
- ab 1845 Cellist im Bremer Privat-Orchester
- ab 1851 erneut in Lübeck, dort 1852 Heirat mit Magdalene Catharina Elisabeth Voigt
- nach 1852 wieder Cellist in Bremen]