WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

10286425X Reuß, Johann Philipp Christian Reiß, Johann Philipp Christian[^1]
[^1: - Buchdrucker von Ohrdruf
- 1787 am Spielberg in Erfurt dokumentiert
- seit 1799 in zweiter Ehe mit Maria Justina, geb. Caps, Wwe. des Seidenfabrikanten Carl Gottfried Schröder, verheiratet (sie heiratete nach dem Tod von Reuß den Buchdrucker Johann Emanuel Uckermann)]