WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Riedel, Mad.[^1]
[^1: - ab Dezember 1818 zunächst als Sopran im Chor der Dresdner Hofoper tätig, zuletzt 1821/22 als Alt
- vermutlich verwandt (verheiratet?) mit dem Choristen Riedel, der zwischen 1817 und 1822 in Dresden nachweisbar ist]