WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Degni
sex: m
occupation: Cellist
death: 1880-01-01/1880-12-31
gest. 1880, 95jährig, 1880: Rückblick, wirkte 64 Jahre am San Carlo-Theater mit