WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grenser, Friedrich Wilhelm
identifier: 136137628
birth: 1805-11-05, Dresden
death: 1859-01-05, Leipzig
sex: m
occupation: Cellist
residence: Leipzig
seit 1824 im Leipziger Gewandhausorchester, 1830–1857 Solocellist ebda.