WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lütgen, Henry
death: 1883-12-01/1883-12-31, London
sex: m
occupation: Cellist
residence: Paris
ehemals Orch.-Mitglied der Großen Oper Paris