WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinagle, Joseph
identifier: 103821678
birth: 1762, Portsmouth
death: 1836, Oxford
sex: m
occupation: Cellist
occupation: Komponist
residence: Edinburgh
residence: Dublin
residence: London
residence: Oxford
Lehrer von:
Richard Cudmore
- Sohn des nach England ausgewanderten österreichisch-ungarischen Trompeters Joseph Reinagle und der Annie Laurie; Bruder von Hugh Reinagle
- zunächst Trompeter im Dienst des Königs von England, Wechsel zum Violoncello aus Gesundheitsgründen, Konzertdirigent in Edinburgh
- in den 1780er Jahren ging er nach Dublin und 1791 nach London
- schließlich Wechsel nach Oxford
- veröffentlichte u.a. 30 Duos in den op. 2–5, Celloschule (4 Auflagen)